From 2c8490814920a7c9dd11125cbe403f1f6c3b4267 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Philipp Le <philipp-le-prviat@freenet.de>
Date: Wed, 24 Jun 2020 01:34:20 +0200
Subject: WIP: Chapter 7 - CDMA

---
 common/acronym.tex | 3 +++
 1 file changed, 3 insertions(+)

(limited to 'common/acronym.tex')

diff --git a/common/acronym.tex b/common/acronym.tex
index 2e1c0e7..adeaf08 100644
--- a/common/acronym.tex
+++ b/common/acronym.tex
@@ -66,6 +66,7 @@
 	\acro{FDMA}{frequency-division multiple access}
 	\acro{FEC}{forward error coding}
 	\acro{FFT}{fast Fourier transform}
+	\acro{FH-CDMA}{frequency-hopping code-division multiple access}
 	\acro{FHSS}{frequency-hopping spread spectrum}
 	\acro{FIR}{finite impulse response}
 	\acro{FPGA}{field-programmable gate array}
@@ -75,6 +76,7 @@
 	\acro{GNSS}{global navigation satellite system}
 	\acro{GPIO}{general-purpose input and output}
 	\acro{GPS}{Global Positioning System}
+	\acro{GSM}{Global System for Mobile Communications}
 	\acro{HDL}{hardware description language}
 	\acro{HF}{high frequency}
 	\acro{HPF}{high pass filter}
@@ -123,6 +125,7 @@
 	\acro{OFDMA}{orthogonal frequency-division multiple access}
 	\acro{OOK}{on-off keying}
 	\acro{OSI}{Open Systems Interconntection}
+	\acro{OVSF}{orthogonal variable spreading factor}
 	\acro{PAN}{personal area network}
 	\acro{PC}{personal computer}
 	\acro{PCM}{pulse-code modulation}
-- 
cgit v1.1

