From 7eb99f98d3c858aba7974e66eddfbe94bd3e85d7 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Philipp Le <philipp-le-prviat@freenet.de>
Date: Sun, 31 May 2020 00:29:48 +0200
Subject: WIP: Chapter 5

---
 common/acronym.tex | 13 +++++++++++--
 1 file changed, 11 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to 'common/acronym.tex')

diff --git a/common/acronym.tex b/common/acronym.tex
index 4074f81..e05b5b9 100644
--- a/common/acronym.tex
+++ b/common/acronym.tex
@@ -17,12 +17,13 @@
 	\acro{AM}{amplitude modulation}
 	\acro{AOA}{angle of arrival}
 	\acro{AWGN}{additive white Gaussian noise}
+	\acro{ASK}{amplitude-shift keying}
 	\acro{B2B}{business-to-business}
 	\acro{BER}{bit error rate}
 	\acro{BIBO}{bounded-input, bounded-output}
 	\acro{BPF}{band pass filter}
 	\acro{BPM}{burst-position modulation}
-	\acro{BPSK}{binary phase shift keying}
+	\acro{BPSK}{binary phase-shift keying}
 	\acro{BS}{base station}
 	\acro{BSF}{band stop filter}
 	\acro{CDF}{cummulative distribution function}
@@ -41,6 +42,9 @@
 	\acro{DFT}{discrete Fourier transform}
 	\acro{DME}{Distance Measuring Equipment}
 	\acro{DOP}{dilution of precision}
+	\acro{DPSK}{differential phase-shift keying}
+	\acro{DSB}{double-sideband}
+	\acro{DSB-SC}{double-sideband suppressed carrier}
 	\acro{DSSS}{direct sequence spread specturm}
 	\acro{DS-CDMA}{direct sequence code-division multiple access}
 	\acro{DTFT}{discrete-time Fourier transform}
@@ -113,14 +117,17 @@
 	\acro{PHR}{physical layer header}
 	\acro{PHY}{physical layer}
 	\acro{PLL}{phase-locked loop}
+	\acro{PM}{phase modulation}
 	\acro{PPM}{pulse-position modulation}
 	\acro{PRF}{pulse repetition frequency}
 	\acro{PSD}{power spectral density}
 	\acro{PPDU}{physical layer protocol data unit}
 	\acro{PSDU}{physical layer service data unit}
-	\acro{PSK}{phase shift keying}
+	\acro{PSK}{phase-shift keying}
+	\acro{QAM}{quadrature amplitude modulation}
 	\acro{QED}{quod erat demonstrandum}
 	\acro{QOS}{quality of service}
+	\acro{QPSK}{quadrature phase-shift keying}
 	\acro{RAM}{random access memory}
 	\acro{ROM}{read-only memory}
 	\acro{RS}{recommended standard}
@@ -142,6 +149,8 @@
 	\acro{SNR}{signal-to-noise ratio}
 	\acro{SQNR}{signal-to-qunatization-noise ratio}
 	\acro{SPI}{serial peripheral interface}
+	\acro{SSB}{single-sideband}
+	\acro{SSB-SC}{single-sideband suppressed carrier}
 	\acro{TCXO}{temperature-compensated crystal oscillator}
 	\acro{TCP}{Transmission Control Protocol}
 	\acro{TOA}{time of arrival}
-- 
cgit v1.1

