From 7ee3734d2c2239ba125d37eaea2a5badc0ea0ed9 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Philipp Le <philipp-le-prviat@freenet.de>
Date: Mon, 25 May 2020 01:23:48 +0200
Subject: WIP Chapter 4

---
 common/acronym.tex | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

(limited to 'common/acronym.tex')

diff --git a/common/acronym.tex b/common/acronym.tex
index 605a487..4074f81 100644
--- a/common/acronym.tex
+++ b/common/acronym.tex
@@ -107,6 +107,7 @@
 	\acro{OSI}{Open Systems Interconntection}
 	\acro{PAN}{personal area network}
 	\acro{PC}{personal computer}
+	\acro{PCM}{pulse-code modulation}
 	\acro{PCB}{printed circuit board}
 	\acro{PDF}{probability density function}
 	\acro{PHR}{physical layer header}
@@ -139,6 +140,7 @@
 	\acro{SHF}{super high frequency}
 	\acro{SLF}{super low frequency}
 	\acro{SNR}{signal-to-noise ratio}
+	\acro{SQNR}{signal-to-qunatization-noise ratio}
 	\acro{SPI}{serial peripheral interface}
 	\acro{TCXO}{temperature-compensated crystal oscillator}
 	\acro{TCP}{Transmission Control Protocol}
-- 
cgit v1.1

