From 89ca4a75cd646131d3a06ad1bf987c66c337ae36 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Philipp Le <philipp-le-prviat@freenet.de>
Date: Sat, 27 Jun 2020 02:06:32 +0200
Subject: Chapter 7 completed

---
 common/acronym.tex | 3 ++-
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

(limited to 'common/acronym.tex')

diff --git a/common/acronym.tex b/common/acronym.tex
index e5f1446..e8f4658 100644
--- a/common/acronym.tex
+++ b/common/acronym.tex
@@ -137,7 +137,7 @@
 	\acro{PLD}{programmable logic device}
 	\acro{PLL}{phase-locked loop}
 	\acro{PM}{phase modulation}
-	\acro{PN}{pseudo-random number}
+	\acro{PRN}{pseudo-random noise}
 	\acro{PPDU}{physical layer protocol data unit}
 	\acro{PPM}{pulse-position modulation}
 	\acro{PRF}{pulse repetition frequency}
@@ -177,6 +177,7 @@
 	\acro{SSB-SC}{single-sideband suppressed carrier}
 	\acro{TCXO}{temperature-compensated crystal oscillator}
 	\acro{TCP}{Transmission Control Protocol}
+	\acro{TETRA}{Terrestrial Trunked Radio}
 	\acro{THSS}{time-hopping spread spectrum}
 	\acro{TH-CDMA}{time-hopping code-division multiple access}
 	\acro{TOA}{time of arrival}
-- 
cgit v1.1

