From b08c6696547280a87871ac29ed0ff5a849637d0d Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Philipp Le <philipp-le-prviat@freenet.de>
Date: Fri, 8 May 2020 01:03:00 +0200
Subject: WIP: Chapter 2

---
 common/acronym.tex | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

(limited to 'common/acronym.tex')

diff --git a/common/acronym.tex b/common/acronym.tex
index 2ffc650..ffaa566 100644
--- a/common/acronym.tex
+++ b/common/acronym.tex
@@ -99,6 +99,7 @@
 	\acro{PPDU}{physical layer protocol data unit}
 	\acro{PSDU}{physical layer service data unit}
 	\acro{PSK}{phase shift keying}
+	\acro{QED}{quod erat demonstrandum}
 	\acro{QOS}{quality of service}
 	\acro{RAM}{random access memory}
 	\acro{ROM}{read-only memory}
-- 
cgit v1.1

