From b83a1625b36e956b194782daaa233fcf2a19d2e0 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Philipp Le <philipp-le-prviat@freenet.de>
Date: Fri, 28 May 2021 01:48:06 +0200
Subject: WIP Chapter 8

---
 common/acronym.tex | 4 ++++
 1 file changed, 4 insertions(+)

(limited to 'common/acronym.tex')

diff --git a/common/acronym.tex b/common/acronym.tex
index a883e8e..ea56559 100644
--- a/common/acronym.tex
+++ b/common/acronym.tex
@@ -44,6 +44,7 @@
 	\acro{DC}{discrete current}
 	\acro{DFT}{discrete Fourier transform}
 	\acro{DME}{Distance Measuring Equipment}
+	\acro{DNA}{deoxyribonucleic acid}
 	\acro{DOP}{dilution of precision}
 	\acro{DPSK}{differential phase-shift keying}
 	\acro{DSB}{double-sideband}
@@ -116,6 +117,7 @@
 	\acro{MCU}{micro-controller unit}
 	\acro{MF}{medium frequency}
 	\acro{ML}{maximum likelihood}
+	\acro{mRNA}{messenger ribonucleic acid}
 	\acro{MSB}{most significant bit}
 	\acro{MSE}{mean square error}
 	\acro{MMSE}{minimum mean square error}
@@ -151,6 +153,7 @@
 	\acro{QOS}{quality of service}
 	\acro{QPSK}{quadrature phase-shift keying}
 	\acro{RAM}{random access memory}
+	\acro{RNA}{ribonucleic acid}
 	\acro{ROM}{read-only memory}
 	\acro{RS}{recommended standard}
 	\acro{RTC}{real-time clock}
@@ -187,6 +190,7 @@
 	\acro{TDMA}{time-division multiple access}
 	\acro{TD-CDMA}{time-division code-division multiple access}
 	\acro{TDOA}{time difference of arrival}
+	\acro{tRNA}{transfer ribonucleic acid}
 	\acro{UART}{universal asynchronous receiver and transmitter}
 	\acro{UDP}{user datagram protocol}
 	\acro{UDP}{User Datagram Protocol}
-- 
cgit v1.1

