From e22bc13257eee731fe69a4160dd5094623c25d49 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Philipp Le <philipp-le-prviat@freenet.de>
Date: Sat, 23 May 2020 01:53:24 +0200
Subject: WIP: Chapter 4 - DFT completed

---
 common/acronym.tex | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

(limited to 'common/acronym.tex')

diff --git a/common/acronym.tex b/common/acronym.tex
index c46c113..e147da7 100644
--- a/common/acronym.tex
+++ b/common/acronym.tex
@@ -24,6 +24,7 @@
 	\acro{CPU}{central processing unit}
 	\acro{CRLB}{Cramer-Rao lower bound}
 	\acro{CSMA-CA}{carrier sense multiple access collision avoidance}
+	\acro{CTFT}{continuous-time Fourier transform}
 	\acro{CW}{continuous wave}
 	\acro{DAC}{digital-to-analog converter}
 	\acro{DC}{discrete current}
-- 
cgit v1.1

