From f4586013a59820b1d5e0528edbd0275ddaa5d53e Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Philipp Le <philipp-le-prviat@freenet.de>
Date: Thu, 14 May 2020 01:16:34 +0200
Subject: WIP: Chapter 3 - Cross-correlation

---
 common/acronym.tex | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

(limited to 'common/acronym.tex')

diff --git a/common/acronym.tex b/common/acronym.tex
index 51b1d30..874f4f9 100644
--- a/common/acronym.tex
+++ b/common/acronym.tex
@@ -148,4 +148,5 @@
 	\acro{VOR}{VHF Omnidirectional Range}
 	\acro{WLAN}{wireless local area network}
 	\acro{WPAN}{wireless personal area network}
+	\acro{WSS}{wide sense stationary}
 \end{acronym}
\ No newline at end of file
-- 
cgit v1.1

